{
    "FIRST_TEST_DOMAIN": {
        "FIRST_TEST_NAME": {
            "__BASE": {
                "type": "BEHAVIOR",
                "level": "CRITICAL",
                "tag": "FIRST_TEST_CASE",
                "desc": "test",
                "privacy": 1,
                "preserve": false
            },
            "FIRST_TEST_PARAM": {
                "type": "INT32",
                "desc": "param1"
            }
        }
    },
    "SECOND_TEST_DOMAIN": {
        "SECOND_TEST_NAME": {
            "__BASE": {
                "type": "FAULT",
                "level": "CRITICAL",
                "tag": "SECOND_TEST_CASE",
                "desc": "test"
            },
            "SECOND_TEST_PARAM": {
                "type": "INT32",
                "desc": "second_param"
            }
        }
    }
}